
-- 只有智问通需要改数据 sys_role
UPDATE `sys_role` SET `role_name` = '组织用户' WHERE `role_id` = 3;
UPDATE `sys_role` SET `role_name` = '组织管理员' WHERE `role_id` = 4;
UPDATE `sys_role` SET `role_name` = '组织负责人' WHERE `role_id` = 5;
